CREATE TABLE lsmd_cont_ldreg_err_log (
    log_seq SERIAL PRIMARY KEY,            -- 로그 일련번호 (자동 증가 PK)
    log_time TIMESTAMP DEFAULT NOW(),      -- 에러 기록 시간 (기본값 현재시간)
    bad_gid INT NOT NULL,                  -- 에러가 발생한 연속지적도의 gid
    err_msg TEXT                           -- GEOS 엔진 등이 뱉은 구체적인 에러 메시지
);

-- 추후 로그 분석 속도를 높이기 위한 인덱스 추가 (선택사항)
CREATE INDEX idx_lsmd_cont_ldreg_err_log_gid ON lsmd_cont_ldreg_err_log(bad_gid);